 A Entfernen nicht mehr benötigter Formulare:

   Das  Programm speichert Angebots-, Auftrags-, Rechnungsformulare usw. sobald
   diese  gedruckt oder abgespeichert wurden. Je Formulartyp können bis zu 1500
   Formulare gespeichert werden. Um weitere Formulare abspeichern zu können ist
   es  erforderlich,  die  nicht  mehr benötigten Formulare zu löschen. Um eine
   gute  Übersicht zu behalten, sollten nicht mehr benötigte Formulare von Zeit
   zu Zeit gelöscht werden:

 A Wählen Sie aus dem Stammdaten-Menü " Alte Formulare entfernen " aus.

 A Auswahl des zu löschenden Formulartyps:

   Im  Auswahlfenster  wählen  Sie  mit  Hilfe  der Pfeiltasten den Formulatyp,
   dessen nicht mehr benötigte Formulare gelöscht werden sollen.


 A Nur bereits gedruckte Formulare löschen:

   Diese  Funktion  löscht  nur die bereits ausgedruckten Formulare. Noch nicht
   gedruckte  Formulare  bleiben  weiterhin  gespeichert.  Nach  Aufruf  dieser
   Funktion  geben  Sie  die  Anzahl der Tage ein ab der die Formulare gelöscht
   werden sollen. Nur die Formulare, deren Erstellung länger als die angegebene
   Anzahl der Tage (z.B.100 Tage) zurückliegt werden gelöscht.


 A Einzelnes Formular löschen:

   Diese Funktion ermöglicht es einzelne Formulare zu löschen, wobei es sich um
   ungedruckte  oder  bereits gedruckte Formulare handeln kann. Nach Aufruf der
   Funktion  können  Sie  mit  Hilfe  der Pfeiltasten das zu löschende Formular
   anwählen und mit <──┘ löschen.


 A ALLE Formulare dieses Typs löschen:

   Diese  Funktion  löscht  die bereits ausgedruckten und auch die ungedruckten
   Formulare.  Nach Aufruf dieser Funktion geben Sie die Anzahl der Tage ein ab
   der   die  Formulare  gelöscht  werden  sollen.  Nur  die  Formulare,  deren
   Erstellung  länger  als  die  angegebene  Anzahl  der  Tage  (z.B.100  Tage)
   zurückliegt werden gelöscht.
